\hypertarget{classtesting_1_1internal_1_1_universal_printer}{}\section{testing\+:\+:internal\+:\+:Universal\+Printer$<$ T $>$ Class Template Reference}
\label{classtesting_1_1internal_1_1_universal_printer}\index{testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer$<$ T $>$@{testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer$<$ T $>$}}


{\ttfamily \#include $<$gtest.\+h$>$}

\subsection*{Static Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
static void \mbox{\hyperlink{classtesting_1_1internal_1_1_universal_printer_aecec021e1abbaa260b701e24e3fe33eb}{Print}} (const T \&value, \+::std\+::ostream $\ast$os)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$typename T$>$\newline
class testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer$<$ T $>$}



Definition at line 8429 of file gtest.\+h.



\subsection{Member Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classtesting_1_1internal_1_1_universal_printer_aecec021e1abbaa260b701e24e3fe33eb}\label{classtesting_1_1internal_1_1_universal_printer_aecec021e1abbaa260b701e24e3fe33eb}} 
\index{testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer@{testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer}!Print@{Print}}
\index{Print@{Print}!testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer@{testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer}}
\subsubsection{\texorpdfstring{Print()}{Print()}}
{\footnotesize\ttfamily template$<$typename T $>$ \\
static void \mbox{\hyperlink{classtesting_1_1internal_1_1_universal_printer}{testing\+::internal\+::\+Universal\+Printer}}$<$ T $>$\+::Print (\begin{DoxyParamCaption}\item[{const T \&}]{value,  }\item[{\+::std\+::ostream $\ast$}]{os }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [static]}}



Definition at line 8724 of file gtest.\+h.



The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
test/eclipse-\/cygwin/lib/gtest/\mbox{\hyperlink{gtest_8h}{gtest.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
