\hypertarget{namespacetesting__internal}{}\section{testing\+\_\+internal Namespace Reference}
\label{namespacetesting__internal}\index{testing\+\_\+internal@{testing\+\_\+internal}}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\footnotesize template$<$typename T $>$ }\\void \mbox{\hyperlink{namespacetesting__internal_a3f49d3d0c996242f9d383c850097a656}{Default\+Print\+Non\+Container\+To}} (const T \&value, \+::std\+::ostream $\ast$os)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{namespacetesting__internal_a3f49d3d0c996242f9d383c850097a656}\label{namespacetesting__internal_a3f49d3d0c996242f9d383c850097a656}} 
\index{testing\+\_\+internal@{testing\+\_\+internal}!Default\+Print\+Non\+Container\+To@{Default\+Print\+Non\+Container\+To}}
\index{Default\+Print\+Non\+Container\+To@{Default\+Print\+Non\+Container\+To}!testing\+\_\+internal@{testing\+\_\+internal}}
\subsubsection{\texorpdfstring{Default\+Print\+Non\+Container\+To()}{DefaultPrintNonContainerTo()}}
{\footnotesize\ttfamily template$<$typename T $>$ \\
void testing\+\_\+internal\+::\+Default\+Print\+Non\+Container\+To (\begin{DoxyParamCaption}\item[{const T \&}]{value,  }\item[{\+::std\+::ostream $\ast$}]{os }\end{DoxyParamCaption})}



Definition at line 8289 of file gtest.\+h.

